(GeV) NNs 10^210^310^410

3S

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5 PRC 70 (2004) 024902 10% − E864 Au-Pt 0

Science 328 (2010) 58 80% − STAR Au-Au 0

PLB 747 (2015) 129

C^{12} Li- 6 HypHI

PLB 754 (2016) 360 10% − ALICE Pb-Pb 0

10% − ALICE Preliminary 0

GSI-Heidelberg Hybrid UrQMD Default AMPT + Coal. String Melting AMPT + Coal. DCM model

Uncertainties: stat. (bars), sys. (boxes) assuming B.R. = 25% 2 H_Λ^3

H + Λ 3

ALI-PREL-146739

ALI-PREL-146739