0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

(rad) φΔ

0

0.2

0.4

)^{-1} (rad φΔd assoc Nd + cΛN 1

9 % ± Corr. sys.

= 13.6 TeV spp,

p (ULS - LS)

-^+_cΛ

PYTHIA 8 Mode 2 Monash

ALICE Preliminary

| < 1 ηΔ | < 0.5, | + cΛy|

/c < 24 GeV + cΛ Tp 12 < /c < 2.5 GeV p Tp 1 < /c p 1 <

ALI-PREL-630637

ALI-PREL-630637