0 2 4 6 8 10 12 14 )c (GeV/ + cΛ Tp

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

Associated yield

ALICE Preliminary p correlation, ULS - LS

− ^+_cΛ | < 1 ηΔ |<0.5 | + cΛy| /2π | > φΔ Away side, |

Data PYTHIA 8.316 Monash Mode2 c < 4.5 GeV/ p Tp 0.4 <

ALI-PREL-630820

ALI-PREL-630820