)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10 12 14 16

-1)c ) (GeV/ Tpdy/(d N^2 d evtN 1/

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10^{ALICE Preliminary}

= 8.16 TeV NNs p-Pb < 0 y -0.5 < ϕ

NSD Uncertainties: stat. (bars), sys. (boxes)

ALI-PREL-144966

ALI-PREL-144966