PCM PCM-EMC EMC Data MC )c (GeV/_Tp

1 10

)^2c Peak width (MeV/

0

5

10

15

20 ALICE

= 5.02 TeV NNs p-Pb, γγ→ ^0π

a)

)c (GeV/ Tp 1−10

×3 1 2 3 4 5 6 7 8910 20

)^2c Peak position (MeV/

130

140

150

160

b)

PCM PCM-EMC EMC PHOS γ*γ PCM-

Data MC Data MC

ALI-PUB-143228

ALI-PUB-143228