(GeV) E 0 5 10 15 20 25 30

Ed clust N d e_{vts} N 1

7-10

6-10

5-10

4-10

3-10

2-10

1-10 1 10 210 310 ALICE Preliminary = 8.16 TeV NNs p-Pb,

| < 0.7 labη|^{Minimum bias trigger}_{> 5.5 GeVCluster} EMC E Trigger

> 8 GeV

Cluster EMC E Trigger

ALI-PREL-154071

ALI-PREL-154071