Particle Ratio

Data / Model

1 10

0.5

1 ALICE Preliminary = 5.02 TeV (0-5%) NNs Pb, -Pb )^-π

+ ^+π

) / ( - + K +(K

1 10

0.5

1

)^-π

+ ^+π

) / ( p (p +

iEBE + VISHNU + TRENTo iEBE + VISHNU + AMPT McGill EPOS-LHC

1 10 0.5 1 1.5 2 2.5

1 10 0.5 1 1.5 2 2.5

)c (GeV/ Tp

ALI-DER-139092

ALI-DER-139092