0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 )c (GeV/ Tp

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0/D^+_cΛ

POWLANG, HTL POWLANG, lQCD

ALICE Preliminary

| < 0.5 y = 13.6 TeV, | s pp, PYTHIA 8.243 Monash Mode 0 Mode 2 Mode 3

SHM+RQM Catania QCM

Data

ALI-PREL-623568

ALI-PREL-623568