(rad) φΔ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

)^{-1}

(rad φΔd assoc Nd DN 1

0

1

2

3

4

5

6

Total fit Near side Away side Baseline

*+ , D^+

, D^0

Average D = 5.02 TeV NNs p-Pb,

ALICE Preliminary

| < 1 ηΔ < 0.04, | cms Dy -0.96 < c > 1 GeV/

assoc

Tp,c

< 8 GeV/ D Tp 5 <

scale uncertainty 4% − 4% +

ALI-PREL-133678

ALI-PREL-133678