0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 (cm) xy DCA

310

410

510

610

Counts per 0.0005 cm

Total , K π← ^±μ b ← ^±μ c ← ^±μ_± μ Mismatched b c μ b c μ

= 13.6 TeV s pp collisions,

ALICE Simulation

σ DCA within 6 ×p,° < 177 abs θ <° 170 c < 4 GeV/ Tp 2.5, 2 <

− < η 3.6 < − PYTHIA 8

ALI-SIMUL-571812

ALI-SIMUL-571812