2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 )^2c

(GeV/ μμm

10

210

310

410

2c Counts per 25 MeV/

Data Total fit Background ψJ/ (2S) ψ

40% − = 8.16 TeV, ZN class 20 NNs Pb − ALICE, p −μ^+μ→ (2S) ψ,ψ Inclusive J/ c < 20 GeV/ Tp 2.96

− < y 4.46 < −

ALI-PUB-478275

ALI-PUB-478275