0.305 0.283 0.241 0.185 0.126 0.068 0.026 0.002

0.242 0.233 0.220 0.195 0.158 0.109 0.057 0.007

0.271 0.265 0.248 0.227 0.197 0.156 0.097 0.015

0.318 0.321 0.311 0.289 0.265 0.210 0.153 0.032

0.394 0.380 0.380 0.351 0.324 0.285 0.211 0.051

0.473 0.462 0.461 0.416 0.386 0.348 0.284 0.080

0.571 0.576 0.523 0.540 0.476 0.463 0.383 0.133

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 HX θ cos 0

2

4

6

8

10

12

(GeV/c) Tp

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 ALICE Simulation = 5.02 TeV, 0-90% NNs Pb-Pb,

ALI-SIMUL-149088

ALI-SIMUL-149088