0 2 4 6 8 10 12 14

| < 0.5 labη|

1/3〉_{lab}η/d_{ch}Nd〈 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

)^+Ξ+^-Ξ)/(^{*0}Ξ+^{*0}Ξ(

Uncertainties: stat. (bars), sys. (boxes) uncorr. sys. (shaded boxes)

ALICE Preliminary

= 156 MeV chT GSI-Heidelberg

= 156 MeV chT THERMUS

EPOSv3.107 SHARE3

EPJ C77 (2017) 389

ALICE, V0A mult. classes

DPMJET

EPJ C75 (2015) 1

ALICE, INEL

PYTHIA8 (Monash 2013)

= 2.76 TeV NNs Pb-Pb,

= 5.02 TeV NNs p-Pb,

= 7 TeV s pp,

ALI-PREL-128169

ALI-PREL-128169