〉 V0A N〈 / V0A N 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

〉_Tpdy/dN^2d〈) / _Tpdy/dN^2(d

1 2 3 4 5

3.1% normalization unc. not shown not shown 〉 V0A N〈 / V0A N 5% unc. on

c < 2.0 GeV/ Tp 0.5 < c < 4.0 GeV/ Tp 2.0 < c < 8.0 GeV/ Tp 4.0 <

ALICE Preliminary = 5.02 TeV NNs Pb, −p | < 0.6 laby

)/2, | - + e + (e → c,b

ALI-PREL-107450

ALI-PREL-107450