0 2 4 6 8 10 12 14 〉 V0M 〈 V0M/

9−10

8−10

7−10

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10 1

Probability

ALICE preliminary

= 13 TeV s pp ALICE measured MB PYTHIA 8 Monash particle level

< 9 〉 V0M 〈 5 < V0M/ 0.1% cumulant ≈5

ALI-PREL-339902

ALI-PREL-339902