0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 〉 V0M 〈 V0M/ 0.3 − 0.25 − 0.2 − 0.15 − 0.1 − 0.05 − 0 0.05 0.1

centroid

ALICE preliminary = 13 TeV s pp HM+MB TT{6,7} TT{12,20} TT{20,30}

ALI-PREL-339927

ALI-PREL-339927