(rad) φΔ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

)^{-1}

(rad φΔd assoc Nd DN 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

= 5.02 TeV NNs p-Pb, c < 8 GeV/ D Tp 5 < c > 1 GeV/

assoc Tp | < 1 ηΔ| scale uncertainty -4% +4%

ALICE Preliminary

-1bμ

= 300 intL

ALI-PREL-133599

ALI-PREL-133599