)c (GeV/ Tp 1 10

decay

γ /

source γ

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

1

10 from γ_0

π η ’η ω^0ρ^+ρ^-ρ ϕ^0Δ^+Δ^0Σ_S^0K_L^0K Λ

= 5.02 TeV NNs p-Pb, ALICE simulation

ALI-SIMUL-147853

ALI-SIMUL-147853