)^2c

(GeV/ μμM 0 0.5 1 1.5 2

)^2c (dimuons per 50 MeV/ μμM dN/d

20000

40000

60000

= 5.02 TeV NNs Pb-Pb Centrality range: 10-20% < 4 y 2.5 < c < 7 GeV/ Tp 2 <

Same event

Mixed event

ALICE Preliminary

ALI-PREL-121199

ALI-PREL-121199