)c (GeV/ z p 3− 2− 1− 0 1 2 3 signal (arbitrary units) x/d E TPC d

210

310

1

10

210

310

410

510

p +K d

+π -π

p

+e - K d

-e

ALICE Performance

= 13 TeV s pp

ALI-PERF-131248

ALI-PERF-131248