0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 )c (GeV/ Tp

1

Purity s 0K

Nominal Mass Range Loose Mass Range Tight Mass Range

s 0K−_s^0

= 5.02 TeV K NNs Pb − ALICE, Pb | < 0.8 η|

ALI-PUB-627979

ALI-PUB-627979