0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 )c * (GeV/ k

0.5 1 1.5 2 2.5 3

*)k(C

= 5.02 TeV NNs Pb − ALICE, Pb

c < 0.6 GeV/ Tk 0.2 <

0 0.5 1 1.5 2 2.5

*)k(C

0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 )c * (GeV/ k c < 1.0 GeV/ Tk 0.8 <

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 )c * (GeV/ k

0.5

1

1.5

2

2.5

3

*)k(C

s^0K−_s^0

90% K

−50_{fit}C Baseline_{LL}C FSI c < 0.8 GeV/ Tk 0.6 <

0

0.5

1

1.5

2

2.5

*)k(C

0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 )c * (GeV/ k c < 1.5 GeV/ Tk 1.0 <

ALI-PUB-628007

ALI-PUB-628007