0 50 100 150 200 250 300 gen μN 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

μNΔ

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

0.022

RMS μNΔ μNΔ RMS μNΔ

ALICE simulation

ALI-PUB-586449

ALI-PUB-586449