| < 0.5 labη|

1/3〉_{lab}η/d_{ch}Nd〈

0 2 4 6 8 10 12

Ratio to K

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 /Kϕ /K ^0K*

ALICE Preliminary pp 5.02 TeV INEL pp 13 TeV p-Pb 5.02 TeV [1] Pb-Pb 5.02 TeV

Uncertainties: stat. (bars), syst. (box)

245 (2016) 76 EPJC

[1]:

ALI-PREL-132043

ALI-PREL-132043