210^310^410

(GeV) s 0

0.5

1

1.5

2

2.5

(-1)

(rad)

〉φdη/d_{ch}N^2d〈 Transverse

ALICE Preliminary

< 1 ηc STAR, Full Jet 20-25 GeV/ < 0.8 ηc CDF, Track 5-6 GeV/ < 1 ηc CDF, Charged Jet 19-20 GeV/ < 2 ηc CMS, Charged Jet 17-22 GeV/ < 2 ηc ATLAS, Track 5-5.5 GeV/ < 2.5 ηc ATLAS, Full Jet 20-30 GeV/ < 0.8 ηc ALICE, Track 5-6 GeV/ PRD 104 (2021) 076019

ALI-PREL-514946

ALI-PREL-514946