5 10 15 20 25 30 35 40 )c (GeV/

leading Tp 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

)c (GeV/ ϕΔηΔ_{ev}N/_TpΣ

< 0.8 ALICE Preliminary η,c 0.5 GeV/

≥_Tp = 5.02 TeV s pp, PYTHIA 8.244 (Monash) EPOS LHC

Uncertainties: Stat.(vertical) Syst.(box)

Transverse Side

5 10 15 20 25 30 35 40 )c (GeV/

leading Tp 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Data/MC

ALI-PREL-366697

ALI-PREL-366697