)c (GeV/ Tp 0 5 10 15 20 25 30 35 40

AA R

0

0.5

1

1.5

2

2.5 ALICE Preliminary

= 5.02 TeV NNs 60-80% Pb-Pb, |<0.5 y|

Filled markers: pp rescaled reference -extrapolated reference Tp Open markers: pp

+ , D* + , D^0

Average D + sD

ALI-PREL-133574

ALI-PREL-133574