)c (GeV/ Tp 0 5 10 15 20 25 30 35 40

AA R

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 ALICE Preliminary = 5.02 TeV NNs 30-50% Pb-Pb, |<0.5 y| MC@sHQ+EPOS2 PHSD LBT NLO M,G SCET Djordjevic

POWLANG HTL D(p)

AdS/CFT: HH

const D AdS/CFT: HH BAMPS el.+rad. TAMU

+ , D* + , D^0

Average D

ALI-PREL-128538

ALI-PREL-128538