0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 )^2c

(GeV/ eem 210 310 410 510 610 710 810 910

-1)^2c (GeV/ eemd eeNd

Unlike-sign pairs

Like-sign combinatorial background

Raw dielectron signal

ALICE Preliminary

= 5.02 TeV NNs p-Pb | < 0.8 eη, |c

< 20 GeV/

T,ep

0.2 < c < 8 GeV/

T,ee p

ALI-PREL-329806

ALI-PREL-329806