0.8 - 0.6- 0.4- 0.2- 0 0.2 0.4 0.6 0.8 MVA output

3-10

2-10

1-10

1

Entries (arb. units)

Data (V0)

Monte Carlo (V0)

ALICE Performance

= 5.02 TeV NNs p-Pb | < 0.8 η, |c

< 10 GeV/ Tp 0.2 <

ALI-SIMUL-151775

ALI-SIMUL-151775