4 6 8 10 12 14_{1/3} 〉η/d_{ch}Nd〈 6

8

10

12

14

16

(fm) dπR

= 5.02 TeV NNs Pb −Pb c 0.02 GeV/ ± = 0.84

〉_Tm〈d,π c 0.02 GeV/ ± = 1.03

〉_Tm〈d,π systematic uncertainty

Preliminary

ALICE

ALI-PREL-504112

ALI-PREL-504112