)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6

|>0.8} ηΔ {2,|

unsub 2v

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 = 5.02 TeV NNs p-Pb ±h S^0K ϕ )Λ(Λ

ALICE Preliminary 0-20% (V0A) | < 0.8η| without non-flow subtraction

ALI-PREL-132616

ALI-PREL-132616