0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6

0 . 5 2

0 . 5 4

0 . 5 6

0 . 5 8

0 . 6 0

k* ( G e V /c)

C (k* )

A L I C E p p , √σ = 13 Τες π± Κ0 0−100% Μυλτ. χλασσ κΤ > 0 D a t a P Y T H I A 8

S

ALI-PUB-584551