10 20 30 40 50 60 70 80 90^210 (GeV/c) γ Tp

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Data / Theory

= 8 TeV s , pp

ALICE Preliminary -1 = 2 nb L | < 0.52 γη| c < 1.5 GeV/

iso, ch Tp = 0.4, R

), stat. unc.

isoκ

Data / (JETPHOX x Syst. uncertainty JETPHOX scale uncertainty γ Tp < 2 μ /2 < γ Tp c < 2.0 GeV/ iso Tp

ALI-PREL-508414

ALI-PREL-508414