)c (GeV/ Tp 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Efficiency × Acceptance

-3 10

-2 10

-1 10

1

ALICE Preliminary

(and charge conj.)

+π ^- K

→ ^0D

= 8 TeV s pp,

Prompt

Feed-down

ALI-PREL-131168

ALI-PREL-131168