)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5

00ρ

0.2

0.4

0.6 ALICE Preliminary | < 0.5, 10-50% y, |^0K* Event plane Production plane Pb-Pb, 2.76 TeV Pb-Pb, 2.76 TeV Pb-Pb, 5.02 TeV = 1/3

00ρ pp, 13 TeV

Uncertainties: stat. (bars), sys. (boxes)

ALI-PREL-155989

ALI-PREL-155989