〉_{part} N〈 0 100 200 300 400

00ρ

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 ALICE Preliminary = 2.76 TeV NNs Pb-Pb, 0K* )c < 5.0 (GeV/ Tp≤ | < 0.5, 0.8 y| Event plane = 1/3 00ρ Uncertainties: stat. (bars), sys. (boxes)

ALI-PREL-155969

ALI-PREL-155969