0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 chz

1−10

1

10

210

310 chzd Nd jets N 1

Corrected data

DPMJET (GRV94)

Syst. uncert.

ALICE Preliminary

= 5.02 TeV NNs Pb −p

< 0.9

track η,c > 0.15 GeV/

T,track p = 0.4 R jets, Tk Charged-particle leading anti- < 0.5 ch_{jet}η

1≤ ^{ch}z,c

< 30 GeV/ ch T,jet p <c 20 GeV/

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ch T,jet p/ T,track p = chz 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Data/MC

ALI-PREL-505669

ALI-PREL-505669