>η/d_{ch}N

/ <d η/d_{ch}Nd

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

>yd_Tp/d HFE N^2

/ <d yd_Tp/d HFE N^2d

0

2

4

6

8

10 ALICE Preliminary = 8.16 TeV NNs p-Pb, < 0.235 cms y e, -1.165 < → c,b

5% uncertainty on multiplicity not shown ± x = (0.0, 0.05, 0.10) δ shifted by c < 6 GeV/ Tp 3 < c < 9 GeV/ Tp 6 < c < 14 GeV/ Tp 9 < x = y

>η/d_{ch}N

/ <d η/d chNd

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

>η/d_{ch}N<d η/d chNd / >yd_Tp/d HFE N^2<d yd_Tp/d HFE N^2d

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

ALI-PREL-154194

ALI-PREL-154194