〉 _ϕ Y〈 〉 _{ϕϕ} Y〈 〉 _ϕ Y〈 〉 _{ϕϕ} Y〈 2〉 _ϕ Y〈

〉 _{ϕϕ} Y〈 _ϕ^2σ_ϕγ

3−10

2−10

1−10

1

Measured Stat. Uncert. Syst. Uncert.

Pythia8 Monash Ropes Pythia8 Monash 2013 Pythia6 Perugia 2011

ALICE Preliminary

= 7 TeV s pp |<0.5 y, |^-K^+ K →ϕ

〉 _ϕ Y〈 〉 _{ϕϕ} Y〈 〉 _ϕ Y〈 〉 _{ϕϕ} Y〈 2〉 _ϕ Y〈

〉 _{ϕϕ} Y〈 _ϕ^2σ_ϕγ 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Model / Data

ALI-PREL-510310

ALI-PREL-510310