Centrality (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

)p ( _1C

0 2 4 6 8 10 12 14 ALICE Preliminary c < 1.0 GeV/ Tp 0.4 < | < 0.8 η|

Boxes: sys. errors

Pb-Pb

= 5.02 TeV NNs = 2.76 TeV NNs

ALI-PREL-159559

ALI-PREL-159559