10 20 30 40^210^210×2^310^310×2 (GeV) pγW

210

310

+p) (nb) ψ J/ → +p γ(σ

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10 x Bjorken-

= 8.16 TeV NNs Pb − ALICE p = 5.02 TeV NNs Pb − ALICE p = 7 TeV and 13 TeV (W+ solutions) s LHCb pp = 7 TeV and 13 TeV (W- solutions) s LHCb pp Fixed target (E401, E516, E687) H1 ZEUS

JMRT NLO CCT Power-law fit to ALICE data

ALI-PUB-568478

ALI-PUB-568478