2 4 6 8 10 12 14 16 18 )c (GeV/

assoc T p 0

0.5

1

1.5

2

2.5

Yield Ratio (Out/In)

ALICE Preliminary + h + X 0π→ Pb-Pb

= 5.02 TeV, 30-50%

NNs c < 14 GeV/ 0π T p≤ 11

/3) Yield Out/In π|<π-φΔ Away-side (|

Data

Sys. Uncert.

ALI-PREL-525846

ALI-PREL-525846