2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 )^2c

(GeV/

-e^+eM 0 10 20 30 40 50 60 70

)^2c

Entries / ( 0.04 GeV/

data fit, all ψ fit, inclusive J/ fit, background TRD triggered events c < 5 GeV/ Tp 4 <

0.2 − 0.15

− 0.1− 0.05− 0 0.05 0.1 0.15 0.2 pseudoproper decay length (cm)

1

10

210

Entries / ( 0.004 cm )

ALICE Preliminary

= 8.16 TeV NNs Pb −p

2c < 4.0 GeV/

-e^+eM

2.2 < data fit, all

ψ J/ → fit, B ψ fit, prompt J/ fit, background

ALI-PREL-366809

ALI-PREL-366809