0D^+cΛ ψJ/ cc 0

0.5

1

1.5

2

> 0)

Tp ( pPb R

EPPS16, 90% CL

, 90% CL

rwHF

nCTEQ15

Pb− ALICE p < 0.04 y 0.96 < − = 5.02 TeV, NNs 3.7% lumi. uncertainty not shown

ALI-PUB-589179

ALI-PUB-589179