0.1 − 0.05− 0 0.05 0.1 charge) (cm) × sign(field

× _0d 1

10

210

310

410 mμ Entries per 10

ALICE preliminary = 13 TeV s pp, | < 0.8 y, |c

< 8 GeV/ Tp 6 < data Fit Data / Fit e → c) →b( e →c Dalitz e Conversion e

ALI-PREL-503692

ALI-PREL-503692