y 5- 4- 3- 2- 1- 0 1 2 3 4 5 b)μ (y/dσd

0 2 4 6 8 10 12

c < 30 GeV/ Tp 3.4%,

± ^{-1}

= 3.2 pb int ALICE, L c < 14 GeV/ Tp 3.9%,

± ^{-1}

= 3.1 pb int LHCb, L Systematic uncertainty BR uncert.: 0.6% ψ = 13 TeV, inclusive J/ s pp

ALI-PUB-140362

ALI-PUB-140362