0 5 10 15_{1/3}

〉_{ch}N〈 0

5

10

(fm) invR

c = 0.8 GeV/

〉_Tk〈

= 7 TeV, s pp c = 0.7 GeV/

〉_Tk〈

= 5.02 TeV, NNs Pb

-

Run 1 p c = 0.7 GeV/

〉_Tk〈

= 5.02 TeV, NNs Pb

-

Run 2 p c = 0.75 GeV/

〉_Tk〈

= 2.76 TeV, NNs Pb

-

Pb c = 0.7 GeV/

〉_Tk〈

= 5.02 TeV, NNs Pb

-

Pb Pb− linear fit of pp & p Pb− linear fit of Pb

ALICE_− K^−K⊕^+K^+K

ALI-PUB-619099

ALI-PUB-619099