(rad) φΔ -1 0 1 2 3 4

)^{-1} ) (rad φΔ / d eh ) (dN e (1 / N

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0 = 7 TeV s ALICE, pp, PYTHIA: Perugia0 Syst. from secondary particles

= 7 TeV s pp,

< 4.0 GeV/c e T 2.0 < p

< 2.0 GeV/c h T 0.5 < p

(e from c,b)-h correlation

| < 1.6 ηΔ | < 0.9, | η| -1 Global normalization uncertainty = 0.11 rad

ALI-PREL-61968

ALI-PREL-61968