)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2v

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 ALICE Preliminary = 5.02 TeV NNs 30-50% Pb-Pb, | < 0.7 y, |^±

Background e

ALI-PREL-126523

ALI-PREL-126523